VabHdr
	form = 'VABp'
	ver = 0x7
	id = 0
	fsize = 0
	ps = 1
	ts = 1
	vs = 1

ProgAtr 0
	tones = 1
	mvol = 127
	mpan = 64

VagAtr 0 0
	prior = 0
	mode = 0
	vol = 127
	pan = 64
	center = 60
	shift = 0
	min = 0
	max = 127
	pbmin = 0
	pbmax = 0
	ar = 127
	dr = 0
	sr = 0
	rr = 31
	sl = 15
	prog = 0
	vag = 1

vsize
	0
