VabHdr
	form = 'VABp'
	ver = 0x7
	id = 0
	fsize = 0
        ps = 6
        ts = 6
        vs = 6

ProgAtr 0
        tones = 1
	mvol = 127
	mpan = 64

ProgAtr 1
        tones = 1
	mvol = 127
	mpan = 64

ProgAtr 2
        tones = 1
	mvol = 127
	mpan = 64


ProgAtr 3
        tones = 1
	mvol = 127
	mpan = 64

ProgAtr 4
        tones = 1
	mvol = 127
	mpan = 64

ProgAtr 5
        tones = 1
	mvol = 127
	mpan = 64


VagAtr 0 0
	prior = 0
	mode = 0
	vol = 127
	pan = 64
	center = 60
	shift = 0
	min = 0
	max = 127
	pbmin = 0
	pbmax = 0
	ar = 127
	dr = 0
	sr = 0
	rr = 31
	sl = 15
    prog = 0
	vag = 1

vsize
	0

VagAtr 1 0
	prior = 0
	mode = 0
	vol = 127
	pan = 64
	center = 60
	shift = 0
	min = 0
	max = 127
	pbmin = 0
	pbmax = 0
	ar = 127
	dr = 0
	sr = 0
	rr = 31
	sl = 15
    prog = 1
    vag = 2

vsize
	0

VagAtr 2 0
	prior = 0
	mode = 0
	vol = 127
	pan = 64
	center = 60
	shift = 0
	min = 0
	max = 127
	pbmin = 0
	pbmax = 0
	ar = 127
	dr = 0
	sr = 0
	rr = 31
	sl = 15
    prog = 2
    vag = 3

vsize
	0


VagAtr 3 0
	prior = 0
	mode = 0
	vol = 127
	pan = 64
	center = 60
	shift = 0
	min = 0
	max = 127
	pbmin = 0
	pbmax = 0
	ar = 127
	dr = 0
	sr = 0
	rr = 31
	sl = 15
    prog = 3
    vag = 4

vsize
	0


VagAtr 4 0
	prior = 0
	mode = 0
	vol = 127
	pan = 64
	center = 60
	shift = 0
	min = 0
	max = 127
	pbmin = 0
	pbmax = 0
	ar = 127
	dr = 0
	sr = 0
	rr = 31
	sl = 15
    prog = 4
    vag = 5

vsize
	0

VagAtr 5 0
	prior = 0
	mode = 0
	vol = 127
	pan = 64
	center = 60
	shift = 0
	min = 0
	max = 127
	pbmin = 0
	pbmax = 0
	ar = 127
	dr = 0
	sr = 0
	rr = 31
	sl = 15
    prog = 5
    vag = 6

vsize
	0
